ID   LAT   LON   ALT   TYP   STATIONNAME
MHD_AGA  53.33   -9.90   40 CM Mace Head, Ireland (25m+15m)
JFJ_EMP  46.55    7.98 3590 CM Jungfraujoch, Switzerland (3580m+10m)
